en	Master archive
ja	マスターのアーカイブ

en	Please define the master archive to allow language switching.
ja	言語の切り替えができるようにマスターのアーカイブを指定してください。

en	Language
ja	言語

en	Please enter the page language according to the ISO-639-1 standard (e.g. "en" for English or "en-US" for American English).
ja	ISO-639-1標準規格によるページの言語を入力してください。(例えば、英語の場合は"en"、アメリカ英語の場合は"en-US"。)

en	Language settings
ja	言語の設定

en	This is a master archive
ja	これはマスターのアーカイブ

en	Master archive is "%s"
ja	マスターのアーカイブは"%s"