en	Master archive
lv	Galvenais arhīvs

en	Please define the master archive to allow language switching.
lv	Lūdzu, norādiet galveno arhīvu, lai atļautu valodas maiņu.

en	Language
lv	Valoda

en	Please enter the page language according to the ISO-639-1 standard (e.g. "en" for English or "en-US" for American English).
lv	Lūdzu, ievadiet lapas valodu saskaņā ar ISO-639-1 standartu (piemēram, angļu valodā "en" vai amerikāņu angļu valodā "en-US").

en	Language settings
lv	Valodas iestatījumi

en	This is a master archive
lv	Šis ir galvenais arhīvs

en	Master archive is "%s"
lv	Galvenais arhīvs ir "%s"