en	Master archive
pl	Główne archiwum

en	Please define the master archive to allow language switching.
pl	Proszę wybrać główne archiwum, aby umożliwić zmianę języka.

en	Language
pl	Język

en	Please enter the page language according to the ISO-639-1 standard (e.g. "en" for English or "en-US" for American English).
pl	Wprowadź język strony w standardzie ISO-639-1 (np. "en" dla języka angielskiego lub "en-US" dla języka angielskiego amerykańskiego).

en	Language settings
pl	Ustawienia języka

en	This is a master archive
pl	To jest główne archiwum

en	Master archive is "%s"
pl	Główne archiwum to "%s"