en	An error occurred
da	Der opstod en fejl

en	What's the matter?
da	Hvad er der galt?

en	How can I fix the issue?
da	Hvordan kan jeg løse problemet?

en	Tell me more, please
da	Fortæl mig mere

en	To customize this notice, create a custom template file named <em>%s</em>.
da	For at tilpasse denne notits, opret en skabelon fil kaldet <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
da	En fejl opstod under afviklingen af dette script. Noget fungerer ikke korrekt.

en	Open the <code>system/logs/error.log</code> file and find the associated error message (usually the last one). You can also add the following line to the local configuration file and reload this page:
da	Åben filen <code>system/logs/error.log</code> og find den tilhørende fejlmeddelelse (som regel den sidste). Du kan også tilføje den følgende linje til den lokale konfiguration og opdatere denne side:

en	However, please be aware that <strong>anyone</strong> will be able to see error messages on your website then!
da	Men vær venligst opmærksom på at <strong>alle</strong> vil kunne se fejlmeddelelser på dit website, hvilket kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the <code>system/logs/error.log</code> file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.

en	Invalid request token
da	Ugyldig request token

en	The request token could not be verified.
da	Denne request token kunne ikke verificeres.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click this link</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
da	<a href="javascript:window.location.href=window.location.href">Klik venligst her</a> og prøv igen. Benyt ikke tilbage knappen i din browser.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
da	Denne fejl opstår hvis der er et POST request uden en gyldig authentication token. I Contao 2.10 blev henvisningstjekket skiftet ud med et request token system. Hvis problemet fortsætter, benytter du højstsansynligt en ukompatibel tredje-parts udvidelse eller har updateret din Contao installation forkert.

en	For more information, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.
da	For mere information, se <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> eller se <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support side</a>.

en	Incomplete installation
da	Ufuldstændig installation

en	The installation has not been completed, therefore Contao cannot work properly.
da	Installationen er ikke færdiggjort, derfor fungerer Contao ikke korrekt.

en	Point your browser to the following URL:
da	Gå til følgende URL:

en	path-to-installation
da	sti-til-installation

en	This will open the Contao install tool, which will guide you through the installation process.
da	Dette vil åbne Contao Installationsværktøj, der vil guide dig igennem installationsprocessen.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Contao manual</a>.
da	For mere information, se <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Contao manual</a>.

en	Page not found
da	Siden blev ikke fundet

en	The page you have requested does not exist under this domain.
da	Siden du har anmodet eksisterer ikke på dette domæne.

en	Try to <a href="%s">go to the top level</a> and use the search function (if any) to find the page you were looking for. You may also <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
da	Prøv at <a href="%s">gå til det øverste niveau</a> og brug søgefunktionen (hvis tilgængelig) for at finde siden du er på udkig efter. Du kan også <a href="%s">kontakte webmasteren</a> for at lade ham vide at noget muligvis er galt.

en	Forward page not found
da	Omdirigeringsside blev ikke fundet

en	The application has been configured to forward the request to another page, however, the target page does not exist or has not been published.
da	Applikationen er blevet konfigureret til at videresende anmodninger til en anden side, men siden eksisterer ikke eller er ikke blevet offentliggjort.

en	This is something that needs to be fixed by the administrator of the website. If you are a visitor, there is nothing you can do except to <a href="%s">contact the webmaster</a> to let him know that there is something wrong.
da	Dette er noget der bør fikses af administratoren af websitet. Hvis du er en almindelig besøgende bruger, er der intet du kan gøre udover at <a href="%s">kontakte webmasteren</a> for at lade ham vide at der er noget galt.

en	No root page found
da	Der blev ikke fundet nogen rod side

en	There is no website root page which matches the requested language and/or domain name.
da	Der er ingen rod side for websitet der matcher der anmodet sprog eller domæne navn.

en	If you have explicitly set a language, try to <a href="%s">go to the top level</a> and see whether you are being redirected. Otherwise <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
da	Hvis du angivet et sprog direkte, så prøv at <a href="%s">gå til det øverste niveau</a> og se om du bliver omdirigeret. Ellers <a href="%s">kontakt webmasteren</a> og lad ham vide at noget muligvis er galt.

en	No layout specified
da	Intet layout er angivet

en	The page you have requested has not yet been associated with a page layout.
da	Siden du har efterspurgt er endnu ikke blevet tilknyttet et side layout.

en	Make sure that you have assigned a page layout to each website root page in the site structure.
da	Sørg for at du har tildelt et side layout til hver website rod side i side strukturen.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Contao manual</a>.
da	For mere information, se venligst <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Contao manualen</a>.

en	No active pages found
da	Ingen aktive sider fundet

en	Your request has been mapped to a website which does not yet contain any published pages.
da	Din efterspørgsel blev sendt til et website der endnu ikke nogen udgivne sider.

en	Most likely, the website is still under development and will be online in a few days. If you still think that there is something wrong, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know.
da	Websitet er højst sandsynlighed stadig under udvikling og vil være tilgængeligt online indenfor et par dage. Hvis du stadig tror der er noget galt, <a href="%s">kontakt webmasteren</a> og lad ham vide det.

en	Forbidden
da	Adgang afvist

en	You are either not authenticated or you are not allowed to access the requested page.
da	Du er enten ikke godkendt eller du er ikke tilladt adgang til den ønskede side.

en	If you are not logged in, try to <a href="%s">go to the top level</a> and look for a login form. If there is no login form or if you are logged in already, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
da	Hvis du ikke er logget ind, prøv at <a href="%s">gå til det øverste niveau</a> for at finde en login formular. Hvis der ikke er nogen login formular eller hvis du allerede er logget ind, <a href="%s">kontakt webmasteren</a> og lad ham vide at der er noget galt.

en	We'll be right back
da	Vi er straks tilbage

en	The website is currently down for maintenance. Please come back later.
da	Websitet er midlertidigt nede for vedligeholdelse. Kom venligst igen senere.