en	Title
fr	Nom du groupe

en	Please enter the group title.
fr	Saisir un nom de groupe unique.

en	Redirect on login
fr	Rediriger à la connexion

en	Redirect group members to a custom page when they log in.
fr	Rediriger les membres du groupe vers une page particulière lors de leur connexion.

en	Redirect page
fr	Page de redirection

en	Please choose the page to which the group members will be redirected.
fr	Sélectionner la page vers laquelle les membres seront redirigés.

en	Deactivate
fr	Inactif

en	Temporarily disable the group.
fr	Désactiver temporairement le groupe.

en	Activate on
fr	Activé à partir du

en	Automatically activate the group on this day.
fr	Activer automatiquement le groupe à partir de ce jour.

en	Deactivate on
fr	Désactivé à partir du

en	Automatically deactivate the group on this day.
fr	Désactiver automatiquement le groupe à partir de ce jour.

en	Title
fr	Nom du groupe

en	Auto-redirect
fr	Redirection automatique

en	Account settings
fr	Paramètres du compte

en	New group
fr	Nouveau groupe

en	Create a new group
fr	Créer un nouveau groupe

en	Group details
fr	Détails du groupe

en	Show the details of group ID %s
fr	Afficher les détails du groupe ID %s

en	Edit group
fr	Éditer le groupe

en	Edit group ID %s
fr	Éditer le groupe ID %s

en	Duplicate group
fr	Dupliquer le groupe

en	Duplicate group ID %s
fr	Dupliquer le groupe ID %s

en	Delete group
fr	Supprimer le groupe

en	Delete group ID %s
fr	Supprimer le groupe ID %s

en	Activate/deactivate group
fr	Activer/désactiver le groupe

en	Activate/deactivate group ID %s
fr	Activer/désactiver le groupe ID %s