en	Title
it	Titolo

en	Please enter the group title.
it	Inserisci il nome del gruppo.

en	Redirect on login
it	Reindirizza a login

en	Redirect group members to a custom page when they log in.
it	Se si seleziona questa opzione, i membri del gruppo saranno reindirizzati in una particolare pagina, quando faranno login.

en	Redirect page
it	Salta alla pagina

en	Please choose the page to which the group members will be redirected.
it	Seleziona la pagina dove vuoi che i membri siano reindirizzati al login

en	Deactivate
it	Disattiva

en	Temporarily disable the group.
it	Se selezioni questa opzione, il gruppo corrente sarà disattivato. I permessi di un gruppo disattivato non possono essere ereditati da nessun membro del gruppo stesso.

en	Activate on
it	Attiva dal

en	Automatically activate the group on this day.
it	Inserisci una data per attivare il gruppo dalla data del calendario.

en	Deactivate on
it	Disattiva dal

en	Automatically deactivate the group on this day.
it	Inserisci una data per disattivare il gruppo dalla data del calendario.

en	Title
it	Titolo

en	Auto-redirect

en	Account settings
it	Impostazioni utente

en	New group
it	Nuovo gruppo

en	Create a new group
it	Crea un nuovo gruppo

en	Group details
it	Dettaglio gruppo

en	Show the details of group ID %s
it	Visualizza i dettagli del gruppo con ID %s

en	Edit group
it	Modifica gruppo

en	Edit group ID %s
it	Modifica il gruppo con ID %s

en	Duplicate group
it	Duplica gruppo

en	Duplicate group ID %s
it	Duplica il gruppo con ID %s

en	Delete group
it	Elimina gruppo

en	Delete group ID %s
it	Elimina il gruppo con ID %s

en	Activate/deactivate group
it	Attiva/disattiva gruppo

en	Activate/deactivate group ID %s
it	Attiva/disattiva gruppo ID %s