en	Media query
ja	メディアクエリ

en	Here you can define when to use the image size, e.g. <em>(max-width: 600px)</em>.
ja	画像サイズをいつ使用するかを指定できます。例: <em>(max-width: 600px)</em>

en	Invisible
ja	非表示

en	Do not use the image size definition.
ja	画像サイズの指定を使用しません。

en	Revision date
ja	改訂日

en	Date and time of the latest revision
ja	最新のリビジョンの日付と時刻

en	Image size settings
ja	画像サイズの設定

en	Expert settings
ja	専門的な設定

en	Visibility
ja	可視性

en	New image size media query
ja	新しい画像サイズのメディアクエリ

en	Create a new image size media query
ja	新しい画像サイズのメディアクエリを作成

en	Image size media query details
ja	画像サイズのメディアクエリの詳細

en	Show the details of image size media query ID %s
ja	ID %sの画像サイズのメディアクエリの詳細を表示

en	Edit image size media query
ja	画像サイズのメディアクエリを編集

en	Edit image size media query ID %s
ja	ID %sの画像サイズのメディアクエリを編集

en	Move image size media query
ja	画像サイズのメディアクエリを移動

en	Move image size media query ID %s
ja	ID %sの画像サイズのメディアクエリを移動

en	Duplicate image size media query
ja	画像サイズのメディアクエリを複製

en	Duplicate image size media query ID %s
ja	ID %sの画像サイズのメディアクエリを複製

en	Delete image size media query
ja	画像サイズのメディアクエリを削除

en	Delete image size media query ID %s
ja	ID %sの画像サイズのメディアクエリを削除

en	Edit image size
ja	画像サイズを編集

en	Edit the image size settings
ja	画像サイズの設定を変更

en	Paste at the top
ja	先頭に貼り付け

en	Paste after image size media query ID %s
ja	ID %sの画像サイズのメディアクエリの後に貼り付け

en	Add new at the top
ja	先頭に新しく追加

en	Add new after image size media query ID %s
ja	ID %sの画像サイズのメディアクエリの後に追加

en	Toggle visibility
ja	表示と非表示を切り替え

en	Toggle the visibility of image size media query ID %s
ja	ID %sの画像サイズのメディアクエリの表示と非表示を切り替え