en	An error occurred
nl	Er is een fout opgetreden

en	What's the matter?
nl	Wat is er aan de hand?

en	How can I fix the issue?
nl	Hoe kan ik het probleem verhelpen?

en	Tell me more, please
nl	Vertel me meer

en	To customize this notice, create a custom template file named <em>%s</em>.
nl	Om deze mededeling aan te passen, maakt u een template met de naam <em>% s </em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
nl	Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van het script. Iets werkt niet helemaal correct.

en	Open the <code>system/logs/error.log</code> file and find the associated error message (usually the last one). You can also add the following line to the local configuration file and reload this page:
nl	Open het <code>system/logs/error.log</code> bestand en zoek naar de bijbehorende foutmelding (meestal de laatste). U kunt ook de volgende regel toevoegen aan het lokale configuratiebestand en de pagina herladen:

en	However, please be aware that <strong>anyone</strong> will be able to see error messages on your website then!
nl	Bedenk echter, dat <strong> iedereen </strong> in staat zal zijn om foutmeldingen te bekijken op uw website!

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the <code>system/logs/error.log</code> file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.
nl	De uitvoering van het script is gestopt, omdat er iets niet correct werkt. De eigenlijke foutmelding is om veiligheidsredenen verborgen door deze mededeling en kan worden gevonden in het <code>systeem/logs/error.log</code>bestand (zie hierboven). Als u de foutmelding niet begrijpt of hoe het probleem op te lossen, bezoek dan <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank"> Contao FAQs</a> of <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank"> Contao support pagina </a>.

en	Invalid request token
nl	Ongeldig request token

en	The request token could not be verified.
nl	Het request token kon niet worden gecontroleerd.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click this link</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
nl	<a href="javascript:window.location.href=window.location.href">klik op deze link</a> en probeer het nogmaals. Maak geen gebruik van de terug knop in uw browser.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
nl	Deze fout treedt op als er een POST-request zonder geldig authenticatie token wordt gedaan. In Contao 2,10 is de referer check vervangen door een request token systeem. Als het probleem zich blijft voortdoen maakt u mogelijk gebruik van een niet-compatibele extensie van derden of uw Contao installatie is niet correct geüpdatet.

en	For more information, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.
nl	Voor meer informatie, zoek in de <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank"> Contao FAQs </a> of ga naar <a href = "https://contao.org / support.html "target =" _blank "> Contao support pagina </a>.

en	Incomplete installation
nl	Onvolledige installatie

en	The installation has not been completed, therefore Contao cannot work properly.
nl	De installatie is niet voltooid, hierdoor zal Contao niet naar behoren werken.

en	Point your browser to the following URL:
nl	Verwijs uw browser naar de volgende URL:

en	path-to-installation
nl	pad-naar-installatie

en	This will open the Contao install tool, which will guide you through the installation process.
nl	Dit opent het Contao installatie tool, welke u door het installatieproces zal begeleiden.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Contao manual</a>.
nl	Voor meer informatie, verwijzen wij u naar <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Contao manual</a>.

en	Page not found
nl	Pagina niet gevonden

en	The page you have requested does not exist under this domain.
nl	De pagina die u heeft opgevraagd bestaat niet in dit domein.

en	Try to <a href="%s">go to the top level</a> and use the search function (if any) to find the page you were looking for. You may also <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
nl	Probeer om <a href="%s">naar het top level te gaan</a> en maak gebruik van de zoekfunctie (indien aanwezig) om de pagina te vinden waar u naar op zoek was. U kunt ook <a href="%s">contact opnemen met de webmaster</a> en hem laten weten dat er iets niet in orde is.

en	Forward page not found
nl	Forward pagina werd niet gevonden

en	The application has been configured to forward the request to another page, however, the target page does not exist or has not been published.
nl	De applicatie is geconfigureerd om het verzoek door te sturen naar een andere pagina, echter de doelpagina bestaat niet of is niet gepubliceerd.

en	This is something that needs to be fixed by the administrator of the website. If you are a visitor, there is nothing you can do except to <a href="%s">contact the webmaster</a> to let him know that there is something wrong.
nl	Dit is iets dat door de beheerder van de website dient te worden bevestigd. Als bezoeker is er niets wat u kunt doen, behalve dan <a href="%s"> contact opnemen met de webmaster </a> om hem te laten weten dat er iets niet in orde is.

en	No root page found
nl	Geen startpagina gevonden

en	There is no website root page which matches the requested language and/or domain name.
nl	Er is geen website startpagina welke overeenkomt met de gevraagde taal en/of domeinnaam.

en	If you have explicitly set a language, try to <a href="%s">go to the top level</a> and see whether you are being redirected. Otherwise <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
nl	Als u expliciet een taal heeft ingesteld, probeer dan <a href="%s"> naar het top level te gaan</a> en kijk of u wordt doorgestuurd. Neem anders <a href="%s"> contact op met de webmaster</a> en laat hem weten dat er iets niet in orde is.

en	No layout specified
nl	Geen lay-out gespecificeerd

en	The page you have requested has not yet been associated with a page layout.
nl	De pagina die u heeft opgevraagd is nog niet gekoppeld aan een pagina lay-out.

en	Make sure that you have assigned a page layout to each website root page in the site structure.
nl	Zorg ervoor dat u een pagina lay-out hebt toegewezen aan elke website startpagina in de site-structuur.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Contao manual</a>.
nl	Voor meer informatie, verwijzen wij u naar <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Contao manual</a>.

en	No active pages found
nl	Geen actieve pagina's gevonden

en	Your request has been mapped to a website which does not yet contain any published pages.
nl	Uw aanvraag is toegewezen aan een website welke nog geen gepubliceerde pagina's bevat.

en	Most likely, the website is still under development and will be online in a few days. If you still think that there is something wrong, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know.
nl	Waarschijnlijk is de website nog in ontwikkeling en zal binnenkort online zijn. Als u denkt dat er iets mis is, <a href="%s">neem dan contact op met de webmaster </a>.

en	Forbidden
nl	Niet toegestaan

en	You are either not authenticated or you are not allowed to access the requested page.
nl	Of u bent niet geverifieerd of u heeft geen toestemming ​​om toegang te verkrijgen tot de gevraagde pagina.

en	If you are not logged in, try to <a href="%s">go to the top level</a> and look for a login form. If there is no login form or if you are logged in already, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
nl	Als u niet ingelogd bent, probeer dan <a href="%s">naar het top level te gaan</a> en ga op zoek naar een inlogformulier. Indien er geen inlogformulier aanwezig is of u bent reeds ingelogd, <a href="%s">neem dan contact op met de webmaster</a> en laat hem weten dat er iets niet in orde is.

en	We'll be right back
nl	We zijn zo terug

en	The website is currently down for maintenance. Please come back later.
nl	De website is momenteel niet beschikbaar vanwege onderhoud. Kom later nog een keer terug.