en	Title
pl	Nagłówek

en	Please enter the group title.
pl	Wprowadź nazwę grupy.

en	Redirect on login
pl	Przekieruj po zalogowaniu

en	Redirect group members to a custom page when they log in.
pl	Jeśli wybierzesz tą opcję, użytkownicy grupy będą przekierowani na specjalnie przygotowaną stronę kiedy się zalogują.

en	Redirect page
pl	Skocz do strony

en	Please choose the page to which the group members will be redirected.
pl	Wybierz stronę na którą będą przekierowani użytkownicy grupy.

en	Deactivate
pl	Deaktywuj

en	Temporarily disable the group.
pl	Po wybraniu tej opcji grupa zostanie deaktywowana. Zezwolenia nieaktywnej grupy nie mogą być dziedziczone przez redaktorów tej grupy.

en	Activate on
pl	Aktywuj w

en	Automatically activate the group on this day.
pl	Jeśli wpiszesz tutaj datę, grupa zostanie aktywowana podanego dnia.

en	Deactivate on
pl	Deaktywuj w

en	Automatically deactivate the group on this day.
pl	Jeśli wpiszesz tutaj datę, grupa zostanie deaktywowana podanego dnia.

en	Title
pl	Nagłówek

en	Auto-redirect
pl	Autoprzekierowanie

en	Account settings
pl	Ustawienia konta

en	New group
pl	Nowa grupa

en	Create a new group
pl	Utwórz nową grupę

en	Group details
pl	Szczegóły grupy

en	Show the details of group ID %s
pl	Pokaż szczegóły grupy ID %s

en	Edit group
pl	Edytuj grupę

en	Edit group ID %s
pl	Edytuj grupę ID %s

en	Duplicate group
pl	Duplikuj grupę

en	Duplicate group ID %s
pl	Duplikuj gurpę ID %s

en	Delete group
pl	Usuń grupę

en	Delete group ID %s
pl	Usuń grupę ID %s

en	Activate/deactivate group
pl	Aktywuj/nie aktywuj grupę

en	Activate/deactivate group ID %s
pl	Aktywuj/nie aktywuj grupę ID %s