en	An error occurred
ru	Произошла ошибка

en	What's the matter?
ru	В чем проблема?

en	How can I fix the issue?
ru	Как можно устранить проблему?

en	Tell me more, please
ru	Пожалуйста, расскажите мне больше

en	To customize this notice, create a custom template file named <em>%s</em>.
ru	Для настройки этого уведомления создайте файл шаблона с именем <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
ru	Произошла ошибка при выполнении этого сценария. Что-то не работает как положено.

en	Open the <code>system/logs/error.log</code> file and find the associated error message (usually the last one). You can also add the following line to the local configuration file and reload this page:
ru	Откройте файл <code>system/logs/error.log</code> и найдите соответствующее сообщение об ошибке (как правило, последняя запись). Или добавьте следующую строку в локальный файл конфигурации и перезагрузите эту страницу:

en	However, please be aware that <strong>anyone</strong> will be able to see error messages on your website then!
ru	Однако, имейте в виду, что <strong>все</strong> посетители смогут увидеть сообщения об ошибках на вашем сайте!

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the <code>system/logs/error.log</code> file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.
ru	Выполнение скрипта остановлено, потому, что что-то не работает как положено. Фактическое сообщение об ошибке скрыто этим уведомлением по соображениям безопасности и может быть найдено в файле <code>system/logs/error.log</code> (см. выше). Если вы не понимаете сообщение об ошибке или не знаете, как решить проблему, воспользуйтесь поиском в <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Вопросы и ответы Contao</a> или посетите <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Страницу поддержки Contao</a>.

en	Invalid request token
ru	Ошибка запроса токена

en	The request token could not be verified.
ru	Запрашиваемый токен не может быть проверен.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click this link</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
ru	Пожалуйста, <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">нажмите на эту ссылку</a> и повторите попытку. Не используйте кнопку назад вашего браузера.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
ru	Эта ошибка происходит, если есть POST запрос без действительного токена аутентификации. В Contao 2.10, проверка реферера была заменена системой запрос токена. Если проблема сохраняется, возможно, используются несовместимые сторонние расширения или неправильно обновлена установка Contao.

en	For more information, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.
ru	Для получения дополнительной информации, воспользуйтесь поиском в <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Вопросах и ответах Contao</a> или посетите <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Страницу поддержки Contao</a>.

en	Incomplete installation
ru	Незавершенная установка

en	The installation has not been completed, therefore Contao cannot work properly.
ru	Установка не завершена, поэтому Contao не cможет работать как положено.

en	Point your browser to the following URL:
ru	Перейдите в браузере по следующему URL:

en	path-to-installation
ru	путь к установке

en	This will open the Contao install tool, which will guide you through the installation process.
ru	Откроется мастер установки Contao, который поможет вам провести установку.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Contao manual</a>.
ru	Для получения дополнительной информации, обратитесь к <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Инструкции Contao</a>.

en	Page not found
ru	Страница не найдена

en	The page you have requested does not exist under this domain.
ru	Запрошенная вами страница не существует в этом домене.

en	Try to <a href="%s">go to the top level</a> and use the search function (if any) to find the page you were looking for. You may also <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
ru	Попробуйте перейти на <a href="%s">уровень выше</a> и использовать функцию поиска (если она есть), чтобы найти желаемую страницу. Вы можете связаться с <a href="%s">вебмастером</a> и сообщить о неполадках.

en	Forward page not found
ru	Следующая страница не найдена

en	The application has been configured to forward the request to another page, however, the target page does not exist or has not been published.
ru	Приложение настроено на передачу запроса на другую страницу, однако, целевая страница не существует или не была опубликована.

en	This is something that needs to be fixed by the administrator of the website. If you are a visitor, there is nothing you can do except to <a href="%s">contact the webmaster</a> to let him know that there is something wrong.
ru	Вероятно, что-то пошло не так и это надо исправить администратору сайта. Если вы гость, то вы ничего не сможете сделать, кроме как связаться с <a href="%s">вебмастером</a> и сообщить о неполадках.

en	No root page found
ru	Корневая страница не найдена

en	There is no website root page which matches the requested language and/or domain name.
ru	Не найдена корневая страница, которая соответствует запрашиваемому языку и/или доменному имени.

en	If you have explicitly set a language, try to <a href="%s">go to the top level</a> and see whether you are being redirected. Otherwise <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
ru	Если вы явно установили язык в адресной строке, попробуйте перейти на <a href="%s">уровень выше</a> и посмотрите будете ли вы перенаправлены. В противном случае, свяжитесь с <a href="%s">вебмастером</a> и сообщите о неполадках.

en	No layout specified
ru	Не указан макет

en	The page you have requested has not yet been associated with a page layout.
ru	Запрашиваемая страница еще не связана с макетом страниц.

en	Make sure that you have assigned a page layout to each website root page in the site structure.
ru	Убедитесь, что вы назначили макет страницы, каждой корневой странице в структуре сайта.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Contao manual</a>.
ru	Для получения дополнительной информации, обратитесь к <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Инструкции Contao</a>.

en	No active pages found
ru	Активные страницы не найдены

en	Your request has been mapped to a website which does not yet contain any published pages.
ru	Ваш запрос был отображен на сайте у которого пока еще нет опубликованных страниц.

en	Most likely, the website is still under development and will be online in a few days. If you still think that there is something wrong, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know.
ru	Вероятно, сайт находится в стадии разработки и будет доступен через несколько дней. Однако, если вы думаете, что что-то не в порядке, свяжитесь с <a href="%s">вебмастером</a> и сообщите о неполадках.

en	Forbidden
ru	Запрещено

en	You are either not authenticated or you are not allowed to access the requested page.
ru	Вы не прошли проверку подлинности или вам запрещен доступ к запрашиваемой странице.

en	If you are not logged in, try to <a href="%s">go to the top level</a> and look for a login form. If there is no login form or if you are logged in already, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
ru	Если вы не авторизовались на сайте, попробуйте перейти на <a href="%s">уровень выше</a> и найти форму входа. Если формы входа нет, то или вы уже зарегистрированы, или свяжитесь с <a href="%s">вебмастером</a> и сообщите о неполадках.

en	We'll be right back
ru	Мы скоро вернемся

en	The website is currently down for maintenance. Please come back later.
ru	Сейчас веб-сайт закрыт на техническое обслуживание. Пожалуйста, зайдите позже.