en	Title
ru	Название

en	Please enter the group title.
ru	Введите название группы.

en	Redirect on login
ru	Перенаправление при авторизации

en	Redirect group members to a custom page when they log in.
ru	Перенаправить участников группы на определенную страницу, после авторизации во внешнем интерфейсе.

en	Redirect page
ru	Перейти на страницу

en	Please choose the page to which the group members will be redirected.
ru	Выберите страницу, к которой будут перенаправлены участники группы.

en	Deactivate
ru	Деактивировать

en	Temporarily disable the group.
ru	Временно отключить группу.

en	Activate on
ru	Активировать с

en	Automatically activate the group on this day.
ru	Автоматически активировать группу в этот день.

en	Deactivate on
ru	Деактивировать с

en	Automatically deactivate the group on this day.
ru	Автоматически деактивировать группу в этот день.

en	Title
ru	Название

en	Auto-redirect
ru	Автоматическое перенаправление

en	Account settings
ru	Настройки учетной записи

en	New group
ru	Новая группа

en	Create a new group
ru	Создать новую группу

en	Group details
ru	Детали группы

en	Show the details of group ID %s
ru	Показать детали группы ID %s

en	Edit group
ru	Редактировать группу

en	Edit group ID %s
ru	Редактировать группу ID %s

en	Duplicate group
ru	Дублировать группу

en	Duplicate group ID %s
ru	Дублировать группу ID %s

en	Delete group
ru	Удалить группу

en	Delete group ID %s
ru	Удалить группу ID %s

en	Activate/deactivate group
ru	Активировать/деактивировать группу

en	Activate/deactivate group ID %s
ru	Активировать/деактивировать группу ID %s